NAME

readcd – SYNOPSIS device [ options ]

DESCRIPTION Readcd The device scsibus/target/lun SunOS scg.

is: dev= scsibus,target,lun or dev= target,lun Scsibus, target and lun

dev= devicename:scsibus,target dev= devicename:target,lun

dev= devicename:@ or dev= devicename:@,lun dev= devicename:scsibus,target,

readcd UNIX dev= devicename:scsibus,target

scsibus,target,lun.

Scsibus

/var/adm/messages scsibus,target,lun –scanbus cdrecord .

OPTIONS dev= readcd

–version –v –V –VV –V or –VV underrun.

–w readcd sectors=range

EXAMPLES

cdimage.raw:

cdimage.raw:

cdimage.raw mkisofs call:

FILES

cdrecord (1), mkisofs(1), scg(7), fbk(7). NOTES readcd readcd, enter:

readcd enter:

cdburners /dev/scg?

readcd readcd Linux has

Readcd

Readcd count. Readcd > DIAGNOSTICS fatal error

copy

scsierrs.c

BUGS CREDITS

other-cdwrite-request@lists.debian.org subscribe cdwrite@lists.debian.org AUTHOR J

Germany http://www.fokus.gmd.de/usr/schilling/cdrecord.html

joerg@schily.isdn.cs.tu-berlin.de or js@cs.tu-berlin.de or schilling@fokus.gmd.de